0 1 2 3 4 5 6 7 8 0

0.5

1

1.5 Cross Section vs. inner diameter; o/-.-: controls ( 56), x/-- : asthmatics ( 66). F-stat = 1.64, p-value > 0.100

Inner Diameter (mm) [ Obliquity <= 1.5 ]

Cross Section (cm 2)