3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0

0.5

1

1.5 CrsSect vs. outdiam (.95 conf.); o/-.-: controls ( 61), x/-- :asthmatics ( 68). F-stat = 4.44, p-value <= 0.005

Outer Diameter (mm) [ Obliquity <= 1.5 ]

Cross Section (cm 2)